KAPITEL 6. NUMERISCHE EXPERIMENTE 54

Abbildung 6.11: Objekt 2 (p = 400, q = 128) a) Oben links: Löw-Natterer (L=23) b) Oben rechts: UFR (L=9, S=π/3, R=1.0) c) Unten links: UFR (L=25, S=π/4, R=0.55) d) Unten rechts: Gefilterte Rückprojektion